\section{Εκτέλεση και αποτελέσματα}

% Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι χρόνοι εκτέλεσης των βασικών συναρτήσεων για επιλεγμένες διαστάσεις τελικής εικόνας 960Χ1280 καθώς:

% \begin{table}[H]
%     \centering
%     \begin{tabular}{l l} \toprule
%         Συνάρτηση & Χρόνος (seconds) \\ \midrule
%         \texttt{bayer2rgb} (``nearest'') & 0.164 \\
%         \texttt{bayer2rgb} (``linear'') & 0.484 \\
%         \texttt{imagequant} & 0.0315 \\
%         \texttt{imagedequant} & 0.024 \\
%         \texttt{saveasppm} & 0.208 \\ \bottomrule
%     \end{tabular}
%     \caption{Χρόνοι βασικών συναρτήσεων}
% \end{table}