\chapter{Σχεδίαση εφαρμογής}\label{chapter:3-application-design}

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης της εφαρμογής Concordia, από τη σύλληψη της ιδέας και την επιλογή της τεχνολογικής στοίβας, μέχρι τον ορισμό της αρχιτεκτονικής της και τον διαχωρισμό του προγραμματιστικού έργου σε sprints. 

\input{chapters/3.application-design/3.1.idea-conception}
\input{chapters/3.application-design/3.2.technology-stack}
\input{chapters/3.application-design/3.3.design-methodology}
\input{chapters/3.application-design/3.4.user-categories}
\input{chapters/3.application-design/3.5.software-requirements}
\input{chapters/3.application-design/3.6.use-cases}
\input{chapters/3.application-design/3.7.architecture-design}
\input{chapters/3.application-design/3.8.implementation-methodology-specification}
